0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Absolute cage occupancy

             Large cage (_L)
             Small cage (_S)

        0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
                   Elapsed time (hour)

5.8

 6

6.2

6.4

6.6

Hydration number (n_c)