120:00:00 240:00:00 360:00:00 480:00:00 600:00:00 12

P (MPa)

120:00:00 240:00:00 360:00:00 480:00:00 600:00:00 274 276 278 280 282

Sample T (K)

120:00:00 240:00:00 360:00:00 480:00:00 600:00:00 Elapsed time (hh:mm:ss) 295

300

305

Room T (K)